------------------------  TIME - Comando DOS Interno  --------------------------

TIME visualizza e permette di modificare l'ora del sistema.

FORMATO:   TIME [hh:mm:ss.xx]

DOVE:

   hh  - Š un numero a una o due cifre (0-23) che rappresenta l'ora
   mm  - Š un numero a una o due cifre (0-59) che rappresenta i minuti
   ss  - Š un numero a una o due cifre (0-59) che rappresenta i secondi
   xx  - Š un numero a una o due cifre (0-59) che rappresenta i centesimi di
         secondo


NOTE:   I parametri omessi vengono identificati come uguali a zero.
Battendo TIME senza alcun parametro, viene visualizzata l'ora corrente e viene
chiesto di inserire la nuova ora. Battendo solo il tasto RETURN si conferma
l'ora indicata.

Il DOS esegue alla sua partenza il comando TIME automaticamente (se non trova
il file AUTOEXEC.BAT). Al momento di salvare un determinato file sul disco,
nel direttorio viene specificata la data e l'ora di registrazione.


ESEMPIO: Si vuole impostare l'ora corrente (14:30):

         TIME 14:30

oppure:

          TIME
          Current Time is 00:22:11.33
          Enter new time: 14:30          <-- battete 14:30 e poi RETURN
